 -1.226462080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.925300E+00  dx in pixels
 -8.809400E+00  dy in pixels
      1.017261  scalx
      1.022783  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
