 -1.105666571E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.676265E+00  dx in pixels
 -1.500960E+01  dy in pixels
      1.014173  scalx
      1.023612  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
