 -1.204160061E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.321600E+00  dx in pixels
 -8.973000E+00  dy in pixels
      1.016655  scalx
      1.023347  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
