 -1.098200264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.970162E+00  dx in pixels
 -1.535984E+01  dy in pixels
      1.014068  scalx
      1.023370  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
