 -1.214297264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.894700E+00  dx in pixels
 -8.562500E+00  dy in pixels
      1.016637  scalx
      1.023016  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
