 -1.014338822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.337202E+00  dx in pixels
 -1.502661E+01  dy in pixels
      1.015324  scalx
      1.021637  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
