 -1.133511622E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.183600E+00  dx in pixels
 -8.377100E+00  dy in pixels
      1.017426  scalx
      1.020971  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
