 -9.937200150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.357762E+00  dx in pixels
 -1.617599E+01  dy in pixels
      1.015280  scalx
      1.023162  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
