 -1.011703745E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.069140E+00  dx in pixels
 -1.625505E+01  dy in pixels
      1.015422  scalx
      1.021945  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
