 -1.194254256E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.492000E-01  dx in pixels
 -1.090520E+01  dy in pixels
      1.016035  scalx
      1.023271  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
