 -1.054603855E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.878894E+00  dx in pixels
 -1.676095E+01  dy in pixels
      1.014461  scalx
      1.023688  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
