 -1.191337455E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.622800E+00  dx in pixels
 -9.653000E+00  dy in pixels
      1.016678  scalx
      1.022925  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
