 -1.166060305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.182451E-02  dx in pixels
 -4.380517E-03  dy in pixels
      1.028247  scale x
      1.031504  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
