 -8.955026720E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.310585E+00  dx in pixels
 -1.645711E+01  dy in pixels
      1.013697  scalx
      1.024178  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
