 -1.009604002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.952765E-02  dx in pixels
 -2.172374E-02  dy in pixels
      1.026940  scale x
      1.031651  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
