 -1.211992045E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.406800E+00  dx in pixels
 -1.176100E+01  dy in pixels
      1.015651  scalx
      1.023454  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
