 -1.149558824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.337000E-01  dx in pixels
 -7.005000E+00  dy in pixels
      1.018412  scalx
      1.021176  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
