 -9.767266670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.082696E+00  dx in pixels
 -1.625685E+01  dy in pixels
      1.015060  scalx
      1.022676  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
