 -9.933306670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.310778E+01  dx in pixels
 -1.922095E+01  dy in pixels
      1.013612  scalx
      1.024094  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
