 -1.153269416E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.705200E+00  dx in pixels
 -9.694600E+00  dy in pixels
      1.018516  scalx
      1.020641  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
