 -1.157953624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.210038E+00  dx in pixels
 -1.226808E+01  dy in pixels
      1.014110  scalx
      1.023345  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
