 -1.025940610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.009524E+01  dx in pixels
 -1.638141E+01  dy in pixels
      1.015827  scalx
      1.022173  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
