 -1.188076219E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.333100E+00  dx in pixels
 -9.760700E+00  dy in pixels
      1.016728  scalx
      1.022646  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
