 -1.073878761E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.566151E+00  dx in pixels
 -1.603474E+01  dy in pixels
      1.013612  scalx
      1.024067  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
