 -1.203665247E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.868300E+00  dx in pixels
 -9.145300E+00  dy in pixels
      1.019142  scalx
      1.019665  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
