 -1.034300394E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.550143E+00  dx in pixels
 -1.829823E+01  dy in pixels
      1.016387  scalx
      1.021892  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
