 -1.182216594E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.575000E-01  dx in pixels
 -1.136690E+01  dy in pixels
      1.018452  scalx
      1.021327  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
