 -1.149688587E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.361000E+00  dx in pixels
 -1.092200E+01  dy in pixels
      1.016979  scalx
      1.021956  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
