 -1.125565901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.038600E+00  dx in pixels
 -1.164220E+01  dy in pixels
      1.017479  scalx
      1.021695  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
