 -1.013915597E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.134882E+01  dx in pixels
 -1.828232E+01  dy in pixels
      1.013879  scalx
      1.024100  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
