 -1.176132897E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.791000E-01  dx in pixels
 -1.004930E+01  dy in pixels
      1.015709  scalx
      1.022907  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
