 -1.166183353E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.873820E-02  dx in pixels
  1.308234E-02  dy in pixels
      1.027257  scale x
      1.031417  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
