 -1.029800098E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.652084E-01  dx in pixels
 -1.656046E+01  dy in pixels
      1.017476  scalx
      1.020341  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
