 -1.048504056E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.366123E+00  dx in pixels
 -1.676708E+01  dy in pixels
      1.013807  scalx
      1.024230  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
