 -1.183468856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.915000E+00  dx in pixels
 -1.115910E+01  dy in pixels
      1.015710  scalx
      1.023094  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
