 -1.187041662E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.937100E+00  dx in pixels
 -1.166100E+01  dy in pixels
      1.015809  scalx
      1.023077  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
