 -1.206836167E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.291500E+00  dx in pixels
 -1.120780E+01  dy in pixels
      1.015891  scalx
      1.023026  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
