 -1.085870046E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.588764E+00  dx in pixels
 -1.909633E+01  dy in pixels
      1.014401  scalx
      1.022363  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
