 -1.228775346E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.691900E+00  dx in pixels
 -1.200260E+01  dy in pixels
      1.016366  scalx
      1.021475  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
