 -1.116606893E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.987100E+00  dx in pixels
 -9.395900E+00  dy in pixels
      1.017275  scalx
      1.021711  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
