 -1.143173157E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.700500E+00  dx in pixels
 -8.801800E+00  dy in pixels
      1.018085  scalx
      1.020802  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
